Archivo de Obras

Centro Unión Dependientes

“Centro Unión Dependientes”

Micheletti, Tito y José

Tito y José Micheletti

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 12, núm. 23, 2025

aypcontinuidad@fapyd.unr.edu.ar

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/219/21954302195430018/

DOI: https://doi.org/10.35305/23626097v12i23.549

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

CÓMO CITAR:Micheletti, T. y J. (2025). Centro Unión Dependientes. A&P Continuidad, 12(23), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v12i23.549

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Obra:

Centro Unión Dependientes

Ficha técnica:

Ubicación: Paraguay 751, Rosario, Argentina.

Proyecto: Tito y José Micheletti, 1937

Construcción: Candia y Cía.

Equipo de trabajo:

Arq. Lara Pendino (Coordinación gráfica)

Arq. Florencia Ciceri (Dibujos)

Arq. Walter Salcedo (Fotografías)

Ubicación en la planta urbana actual.

Vista axonométrica de la obra y su entorno urbano actual.

Imagen aérea actual.

Imágenes de los anteproyectos ganadores del 2do y 3er premio del concurso para el Centro de Unión Dependientes, realizado en 1929 (el 1er premio fue declarado desierto). Arriba: 2do premio; anteproyecto de los arquitectos Durand, Pibernat y Loizaga. Abajo: 3er premio; anteproyecto de los arquitectos Hortal y Godoy. Fuente: (1929). Concurso de anteproyectos del Centro Unión Dependientes. El Constructor Rosarino, (69), 25-31.

Planimetrías del proyecto original. Fuente: Archivo empresa Micheletti.

Alternativas de fachadas del proyecto original. Fuente: Archivo empresa Micheletti.

Planimetrías del proyecto original. Fuente: Archivo empresa Micheletti.

Alternativas de fachadas del proyecto original. Fuente: Archivo empresa Micheletti.

Variante del anteproyecto. Fuente: Archivo empresa Micheletti.

Imagen del estado actual.

Planta del estado actual.

Imagen del estado actual.

Perspectiva con acuarela del edificio en su estado actual. Autora: Arq. Florencia Ciceri.

Plantas del estado actual.

Corte del estado actual.

Esquema de etapas.

Imágenes de la fachada oeste y sur en el estado actual.

Vistas oeste y sur en el estado actual.

Imagen del estado actual.

Imagen del estado actual.

Agradecimientos

Arq. Emilio Rodríguez Tarantino | Mg. Arq. Ana Lina Klotzman | Dra. Arq. Analía Brarda, por la cesión de documentación de la obra [PID 80020220700168UR - Arquitectos e ingenieros, hacedores de la ciudad de Rosario (2023-2026)].

Enlace alternativo

URL: https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/549 (html)