ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

CORRELACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ÁNGULO ANB, VALORACIÓN WITS Y RAZÓN A:B EN DETERMINACIÓN DE RELACIÓN SAGITAL INTERMAXILAR

CORRELATION OF DIAGNOSTIC TESTS ANB ANGLE, WITS ASSESSMENT AND A:B RATIO IN DETERMINATION OF INTERMAXILLARY SAGITAL RELATIONSHIP

Icaza Terán, Emily Patricia; Terreros de Huc, María Angélica

Emily Patricia Icaza Terán

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ecuador

María Angélica Terreros de Huc

materrerosdehuc@gmail.com

Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ecuador

REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS UG

Universidad de Guayaquil, Ecuador

ISSN-e: 2600-576X

Periodicidad: Semestral

vol. 6, núm. 1, 2023

revista-eoug@ug.edu.ec

Recepción: 09 Noviembre 2022

Aprobación: 28 Diciembre 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/611/61139716113971004/

DOI: https://doi.org/10.53591/eoug.v6i1.20

Autor de correspondencia: materrerosdehuc@gmail.com

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: INTRODUCCIÓN: Entre las pruebas diagnósticas para evaluar las discrepancias esqueléticas máxilo mandibulares sagitales y los diferentes cambios que suceden durante el crecimiento, se presentan el: Ángulo ANB, (Riedel 1948); la Valoración Wits, (Jacobson 1975) de tipo lineal y la Razón A:B (Terreros 2020), estudio de proporciones geométricas, como pruebas diagnósticas alternativas para establecer la relación sagital intermaxilar. OBJETIVO: Analizar la correlación de la apreciación sagital intermaxilar entre pruebas diagnósticas angular (ANB), lineal (WITS) y Razón A: B (geométrica proporcional) en los diferentes tipos faciales. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio radiográfico comparativo de enfoque cuantitativo, de tipo transversal, retrospectivo en búsqueda bibliográfica, 55 radiografías cefalométricas de niños y niñas de 8 a 13 años, de diseño descriptivo-analítico, de método deductivo. RESULTADOS: En este estudio se demostró que entre el Ángulo ANB y Razón A: B existe una relación negativa moderada de -0.59; entre valoración Wits y la Razón A: B la correlación es de -0.504 lo que indica que hay una relación negativa moderada y entre Ángulo ANB con la Valoración Wits el valor es de 0.501 lo que indica que hay una correlación moderada positiva. CONCLUSIÓN: Se establece que la prueba diagnóstica ángulo ANB utiliza como referencia el punto Nasión y que su posición incide en su diagnóstico. Existe moderada a buena correlación entre las pruebas diagnósticas Ángulo ANB, Razón A:B y Valoración Wits en la determinación de la relación sagital intermaxilar.

Palabras clave: Ángulo ANB, Valoración Wits, Razón A: B, correlación, pruebas diagnosticas.

Abstract: INTRODUCTION: Among the diagnostic tests to evaluate sagittal maxillomandibular skeletal discrepancies and the different changes that occur during growth, the following are presented: ANB angle, (Riedel 1948); the Wits Assessment, (Jacobson 1975) of linear type and the A:B Ratio (Terreros 2020), study of geometric proportions, as alternative diagnostic tests to establish the intermaxillary sagittal relationship. OBJECTIVE: To analyze the correlation of intermaxillary sagittal appreciation between angular diagnostic tests (ANB), linear (WITS) and A:B ratio (geometric proportional) in different facial types. MATERIALS AND METHODS: Comparative radiographic study with a quantitative, cross-sectional, retrospective approach in search of 55 cephalometric radiographs of boys and girls aged 8 to 13 years, descriptive-analytical design study, deductive method. RESULTS: In this study it was shown that between the ANB Angle and the A:B Ratio there is a moderate negative relationship of -0.59, between the Wits assessment and the A:B Ratio the correlation is -0.504, which indicates that there is a moderate negative relationship and Angle ANB with the Wits Rating the value is 0.501 which indicates that there is a moderate positive correlation. CONCLUSION: It is established that the ANB angle diagnostic test uses the Nasion point as a reference and that its position affects its diagnosis. There is a moderate to good correlation between the diagnostic tests ANB Angle, A:B Ratio and Wits Assessment in the determination of the intermaxillary sagittal relationship.

Keywords: ANB angle, Wits assessment, A:B ratio, connections, diagnostic tests.

INTRODUCCIÓN

La cefalometría surge en 1934 por Hofrath en Alemania y Broadbent en Estados Unidos1. A través del diagnóstico cefalométrico se puede determinar las distintas alteraciones dento máxilo faciales y los diferentes cambios que suceden a través del crecimiento1.

Un análisis cefalométrico identifica puntos de referencia anatómicos definidos en la película y mide las relaciones angulares y lineales entre ellos2. Esta evaluación numérica puede proporcionar información detallada sobre la relación esquelético dental y elementos de tejido blando dentro de la región craneofacial2.

Entre las pruebas diagnósticas para valorar las discrepancias esqueléticas máxilo mandibulares se presenta el ángulo ANB propuesto por Riedel, 1948, que evalúa el nivel de discrepancia ósea tomando como alusión el punto Nasion de la base del cráneo, Steiner, 1962 sugiere las angulaciones SNA, SNB para dimensionar la posición sagital independiente de cada maxilar, y el ángulo ANB, promedio 2° +/- 2°, ya sugerido por Riedel para tener una visión general de la relación sagital intermaxilar3.

Por otro lado, Jacobson, 1975 sugirió la valoración Wits, de tipo lineal, que relaciona el plano oclusal que se dirige entre el plano intercuspídeo de los primeros molares permanentes superior e inferior con los puntos A y B tomando como punto de referencia las bases apicales de los incisivos centrales, esta distancia debe ser 0 en mujeres y - 1 mm en hombres para Clase I, con una desviación estándar de 2+/-2 mm, donde la Clase II esqueletal son valores positivos es decir el punto A se encuentra por delante del B y Clase III esqueletal valores negativos donde el punto A se encuentra por detrás del B. Así, mientras la valoración Wits se aparte de dichos valores, más grande va a ser la variación entre las bases óseas apicales.4

La Razón A:B es una prueba diagnóstica alternativa de tipo geométrico proporcional, identifica a la clase I cuando su valor está entre 0.77 a 1.44; Clase II: menor a 0.77; Clase III: mayor a 1.44.5

Una prueba diagnóstica es un procedimiento que se utiliza en la práctica profesional para identificar un estado de salud – enfermedad.6

La calidad de una prueba diagnóstica está en la determinación de su validez al ser comparada con una prueba estándar de oro. 6

Las pruebas diagnósticas dimensionan el estado de salud/ enfermedad de una población, eficacia y efectos de una terapéutica empleada. Proporciona datos fidedignos, objetivos y fiables. Procesos diagnósticos no confiables nos llevan a valoraciones clínicas y terapéuticas incorrectas. De ahí la necesidad de evaluar la calidad de una prueba diagnóstica.

Las características para evaluar la calidad de una prueba diagnóstica son la validez que se refiere a su capacidad para detectar, presenciar y medir lo que pretende medir; es decir, en la mayoría de las situaciones clínicas, esto implica la capacidad diagnóstica para distinguir entre individuos con y sin una determinada enfermedad.7

La operatividad evalúa la capacidad de una prueba cualitativa o cuantitativa para discriminar entre dos o más clases, es decir clasifica correctamente a los pacientes del grupo de estudio.8

La concordancia: de una prueba depende tanto del instrumento de medida como del proceso de medición. Para su intervención, requerimos comparar entre sí medidas repetidas de la misma variable.8 El análisis de la concordancia entre dos variables nos va a permitir evaluar la reproducibilidad o variabilidad de la medición y la consistencia: se trata de la precisión o exactitud de la prueba.9

Esta calidad de las pruebas diagnósticas se puede medir en diferentes índices como: sensibilidad, especificidad, esto es el análisis de los verdaderos positivos y negativos;10 niegan o confirman la positividad o negatividad de la enfermedad los valores predictivos positivos y negativos,11 mientras que la razón de verosimilitud indica la utilidad potencial de una prueba en particular y la probabilidad del que un paciente tenga una enfermedad o afección.11

Para evaluar la posibilidad de uso alternativo de las pruebas diagnósticas en estudio se encuentra el análisis de correlación, que es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente12 Una relación monótona entre 2 variables es aquella que a medida que aumenta el valor de una, también aumenta el valor de la otra variable; o a medida que aumenta el valor de una variable la otra puede disminuir.12

En datos correlacionados, el cambio en la magnitud de una variable está asociado con el cambio de la otra variable ya sea en la misma dirección o en la opuesta, es decir, los valores más altos de una variable se relacionan con valores más altos (correlación positiva) o más bajos (correlación negativa) de la otra variable.12

Terreros et al, en su estudio observaron una alta correlación entre el ángulo ANB y Valoración Wits (r: 0.717).13 En otro estudio, Godfrey K y Chandra PK, determinaron que Ángulo ANB y Wits no presentaban buena correlación, un valor (r: 0.469) estadísticamente no significativo,14 Estudio de Al-Jabaa y Aldress (2014) encontraron una correlación moderada entre Angulo ANB y valoración Wits(r:0.727).15

Figura N°1.
Diagnostico sagital intermaxilar del mismo paciente donde se observa la relación intermaxilar, de acuerdo a los análisis del Ángulo ANB, Valoración Wits y Razón A:B

Factores que inciden en la determinación del ángulo ANB y Valoración Wits

El crecimiento facial es un fenómeno complejo debido al desarrollo diferencial de los maxilares.16 Por lo tanto, la relación intermaxilar sagital varia gradualmente entre una edad temprana y una adulta, donde los jóvenes presentan mayor convexidad que lo adultos.16

Según la literatura el ángulo ANB que es significativo en personas de 7 años, a lo largo del crecimiento va disminuyendo11. El ángulo ANB se usa con frecuencia con una norma valor de 2° con una desviación estándar de 2°.16

El análisis el ángulo ANB es una medida angular que se usa para describir la discrepancia esquelética entre el maxilar y la mandíbula en sentido anteroposterior.17 Jacobson advierte que el ángulo ANB no señalaba una evaluación adecuada debido a que la mandíbula tendía a crecer y rotar. La posición anteroposterior del nasion puede afectar la relación con el punto A y B que incide sobre el ángulo ANB, por eso se sugirió una alternativa que fue la valoración Wits.17

Los siguientes factores afectan la determinación del ángulo ANB:

1. Rotación y crecimiento de los maxilares

La rotación de las mandíbulas relacionadas con la base del cráneo podría influir en el ángulo ANB.18 El complejo maxilomandibular suele presentar una rotación en sentido opuesto a las manecillas del reloj a lo largo del desarrollo.18

Esta rotación es fundamental para el desarrollo de las relaciones anteroposteriores entre la mandíbula y el maxilar.18 En un análisis de Karlsen se indicó que la elevación y longitud de la rama mandibular en ambos sexos indicaron un incremento progresivo a lo largo de los periodos de madurez esquelética.19

La rotación mandibular a lo largo de la niñez pasa por una transición de la dentición primaria tardía a la mixta temprana.19 Esta excepción es fundamental ya que enfatiza el papel de la dentición en el control de la rotación.19 Una característica del aumento mandibular es la acentuación y prominencia del mentón lo cual muestra un crecimiento en el grosor de la sínfisis.19

2. Crecimiento vertical reflejado en la distancia de los puntos A y B

El efecto de la distancia A y B sobre el ángulo ANB es determinante, a medida que aumenta la altura dental (A - B), el ángulo ANB se hace más grande.20

A medida que las distancias entre nasion y los puntos A y B aumentan de longitud, la medida lineal entre estos últimos también aumenta. Sin embargo, el ángulo ANB, no se ve afectado por la longitud de los lados que lo forman.20

De esta forma es posible que dos pacientes tengan valores ANB idénticos, pero distancias A-B, varían según la longitud de las caras.20

Los factores que tienen una relación directa con esta medida son la proyección hacia adelante del punto B, el desplazamiento de punto B a través de la rotación mandibular, y la reubicación del punto A a través tratamiento de ortodoncia.20

3. Crecimiento vertical reflejado en la distancia entre los puntos N y B

Las consideraciones geométricas señalan que el incremento vertical del punto B puede influir al ángulo ANB independientemente de los demás cambios.20

4. Longitud de la base craneal anterior y la posición anteroposterior del punto Nasion

La base del cráneo, que se articula con el maxilar y la mandíbula, podría tener un efecto sobre la morfología facial y la relación maxilo-mandibular anteroposterior, lo que influye en la clasificación de las relaciones esqueletales maxilomandibulares.21 La migración del punto Nasion debe ser paralela al desarrollo facial durante varios años.21

Factores considerados en la determinación de la valoración Wits:

Se aplican puntos de vista representativos próximos al maxilar conformados por el punto A y el punto B en la mandíbula; los mismos que son proyectados perpendicularmente al plano oclusal teniendo presente que las partes dentales posteriores tienen que hallarse en máxima intercuspidación; eliminando las variantes de inclinación y longitud de la base del cráneo en la identificación de la clase esqueletal del sujeto.22

La valoración “Wits” es una medida cefalométrica que incide en la relación sagital maxilo mandibular considerando los puntos A y B. Wits considera que la base de una oclusión idónea es la interacción intermaxilar óptima y tiene una medida menor a 1 mm en los hombres y 0 en las féminas.22

En clase II esqueletal el punto BO está bastante por detrás del punto AO21. En las clases III el punto BO está por delante del punto AO. A mayor desviación de "Wits" mayor será la desarmonía maxilo mandibular horizontal.22

1. Dificultad para identificar el plano oclusal funcional.

Es importante que el plano oclusal que se dirige entre el plano intercuspídeo de los primeros molares permanentes superior e inferior hasta un punto paralelo de los bordes de los incisivos superiores e inferiores sea trazado siguiendo la línea de máxima intercuspidación de los dientes posteriores, sin que sufra modificación o influencia de la posición vertical de los incisivos; la distancia entre estos 2 puntos AO y BO en el plano oclusal representa el valor de Wits.22

Factores que inciden en la determinación de la Razón A:B

La Razón A:B con respecto al ángulo ANB, presentó una correlación alta, negativa e inversa según la correlación paramétrica Rho de Spearman (-0,697), para la determinación de la relación sagital intermaxilar.23 Además, como es una medida que relaciona proporciones geométricas relacionadas a la ubicación de los puntos A y B, no está afectada por el tipo facial.23

Tomando como estándar de oro al ángulo ANB, estudios de Terreros indican que:

Razón A:B está catalogada con capacidad moderada como PD de la Clase I, Odd ratio (8.913) como prueba diagnóstica lo determina con muy buena capacidad para el diagnóstico de la Clase I.23

Razón A:B evidencia suficiente capacidad para el diagnóstico de clase II esquelética con ángulo ANB como estándar de oro. Odd ratio como prueba diagnóstica lo determina con excelente capacidad (12.564) para el diagnóstico de la Clase II.23

La calidad y la validez presentadas por la Razón A:B como prueba diagnóstica de la relación sagital intermaxilar de clase III, con el ángulo ANB como estándar de oro. Su Odd ratio como prueba diagnóstica lo determina con excelente capacidad (63,435) para el diagnóstico de la Clase III.23

La inclinación o empinamiento de los triángulos geométricos formados por las perpendiculares dependerán del tipo facial y la inclinación de los planos palatino y mandibular.23 Habrá proporcionalidad entre los triángulos en una Clase I, el triángulo de la maxilar superior será más pequeño en el caso de una clase esquelética II y el triángulo del área mandibular será más pequeño en clase esquelética III.23

El tipo facial del paciente influye en la determinación de la relación intermaxilar cuando se utiliza la prueba diagnóstica Ángulo ANB, mientras que no influye cuando se utiliza la prueba diagnóstica Razón A:B.23

La PD Razón A:B no está influenciada por la posición del Nasion, mientras que el ángulo ANB si está influenciado por la posición de Nasion para el diagnóstico de la relación sagital intermaxilar.23 A partir de la evidencia científica revisados es objetivo del presente estudio analizar la correlación de la apreciación sagital intermaxilar entre pruebas diagnósticas angular (ANB), lineal (WITS) y Razón A:B (geométrica proporcional) en los diferentes tipos faciales.23

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio radiográfico comparativo con enfoque cuantitativo, de tipo transversal – retrospectivo y un diseño analítico -descriptivo, de método deductivo.

Se revisaron 100 radiografías cefalométricas de historias clínicas de niños y niñas entre 8 y 12 años de edad que reposan en los archivos de la Cátedra de Ortodoncia, localizadas en la Clínica Odontológica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tomando como muestra probabilística aleatoria simple 55 radiografías que cumplen con los criterios de inclusión.

Se investigaron artículos de ortodoncia en inglés y español a partir del año 2015 que coincidan con las palabras clave o términos Mesh: ángulo ANB, valoración Wits y Razón A:B; y su correlación como pruebas diagnósticas.

Se utilizaron los buscadores y meta buscadores: Cochrane Library, Medline, Web of Science, Embase y PubMed, Google académico, Elsevier y Scielo.

RESULTADOS

Se pudo determinar que el tipo facial de mayor prevalencia en el grupo de estudio es el Dólicofacial (9.09%), en sus tendencias leves (21.82%) y severo (7.27%). Tabla N°1, Gráfico N°1.

Tabla N°1
Distribución de los biotipos faciales en el grupo de estudio

Gráfico N°1
Tipos faciales que presentan el grupo de estudio

El promedio de la muestra es de 9.32 años. En el género femenino el promedio es de 9.24 años y en el masculino es de 9.53 años. Los límites inferior y superior es el rango que mostrará donde se va a encontrar la media. Tabla N°2, Gráfico N°2.

Tabla N°2
Distribución estadística de muestra por género

De acuerdo a la prueba diagnóstica ángulo ANB, la relación intermaxilar de mayor prevalencia en el grupo de estudio es la Clase II (47.27%), seguida de la Clase I (30.91%), se advierte un 21.82% de Clase I con tendencia a clase II. Tabla N°3, Gráfico N°3.

Tabla N°3
Distribución del grupo de estudio por clase esquelética según prueba diagnóstica Ángulo ANB

Gráfico N°3
relación sagital intermaxilar del grupo de estudio de acuerdo a prueba diagnóstica Ángulo ANB

De acuerdo a la prueba diagnóstica Valoración Wits, la relación intermaxilar con mayor prevalencia en el grupo de estudio es la Clase I con el 58.18%, seguida de la Clase II con 21.82% y por ultimo Clase III con el 20%. Tabla N°4, Gráfico N°4

Tabla N°4
Distribución del grupo de estudio por clase esquelética según prueba diagnóstica Valoración Wits

Gráfico N°4
Relación sagital intermaxilar del grupo de estudio de acuerdo a prueba diagnóstica Valoración Wits

De acuerdo a la prueba diagnóstica Razón A:B, la relación intermaxilar con mayor frecuencia e el grupo de estudio es la Clase II con un 60%, seguido de la Clase I con el 30.91% y con el 9.09% Border in Line Clase I tendencia Clase II. Tabla N°5, Gráfico N°5.

Tabla N°5
Distribución del grupo de estudio por clase esquelética según prueba diagnóstica Razón A:B Valoración Wits

Gráfico N°5
Relación sagital intermaxilar del grupo de estudio de acuerdo a prueba diagnóstica Razón A:B Valoración Wits

Las pruebas de correlación de Pearson pudieron determinar que entre las medidas Ángulo ANB y de Razón A:B es -0.592, es decir que la relación entre estas variables es negativa moderada, lo cual indica que, si el valor de ángulo ANB aumenta la Razón A:B disminuirá. Gráfico N° 6.

Tabla N°6
Correlaciones

Grafico N°6
Correlación entre Razón A:B y Ángulo ANB

En el caso de la valoración Wits con la Razón A:B la correlación es de -0.504 lo que indica que hay una relación negativa moderada. Gráfico N°7.

Grafico N°7
Correlación entre Valoración Wits y Razón A:B

En las pruebas de correlación del Ángulo ANB con la Valoración Wits el valor es de 0.501 lo que indica que hay una correlación moderada positiva. Gráfico N°8

Grafico N°8
Correlación entre Ángulo ANB y Valoración Wits

Con respecto a las mediciones aplicadas se puede observar que el Ángulo ANB tiene una media general del 5.57°, siendo el valor menor de la muestra 1° y el mayor valor 11°. En la valoración de Wits la media general es de -0.38mm; el menor valor es de -8mm y el mayor valor de 4mm. En la Razón A:B la media general es de 0.67 y los valores menor y mayor obtenido son 0.22 y 1.34, respectivamente. Tabla #7.

Tabla N°7
Distribución de resultados de la relación sagital intermaxilar según pruebas diagnósticas Ángulo ANB, Valoración Wits y Razón Wits

Con respecto a los autores se puede observar que tiene muy buena correlación la prueba diagnóstica Angulo ANB y Valoración Wits (0.717) en los estudios de Terreros et al, buena correlación la Razón A:B y el Ángulo ANB (-0.59) Terreros et al , Ángulo ANB y Wits (0.51) Icaza 2022 y débil correlación el Ángulo ANB y Wits (0.262) Zamora et al respectivamente. Tabla #8.

Tabla N°8
Nivel de correlaciones de las pruebas diagnósticas Ángulo ANB, Valoración Wits y Razón Wits

DISCUSIÓN

Bhullar M et al advierten que la evaluación de la discrepancia sagital en el maxilar superior e inferior es importante para diferenciar la relación sagital intermaxilar, diagnostico necesario para el tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática.24

Se establece que hay investigaciones que señalan una muy buena correlación entre el ángulo ANB y la Valoración Wits; sin embargo, otros autores la marcan como buena y débil correlación.

Aparna P et al señala que la prueba diagnóstica ángulo ANB no considera la relación relativa de las bases de referencia craneal en el diagnóstico de la relación maxilomandibular.25

Subramaniam P et al, expresa que las consideraciones geométricas señalan que el crecimiento vertical en B puede influir al ángulo ANB independientemente de los otros cambios.20

Investigaciones de Jacobson sugieren que el ángulo ANB no es un buen indicador de desarmonía anteroposterior de los maxilares.22

Según Jacobson pueden darse resultados incorrectos debido a la posición del punto Nasion que puede afectar la lectura del ángulo ANB.22

Según Jan A et al, la valoración Wits, incide en la relación sagital maxilo mandibular considerando los puntos A y B, es decir toma como referencia el plano oclusal, que no influye con el biotipo facial.14 En los estudios de Terreros et al, el biotipo facial no incide en la Razón A:B.23

CONCLUSIONES

Se establece que la prueba diagnóstica ángulo ANB utiliza como referencia el punto Nasión y que su ubicación anatómica incide en su diagnóstico.

Se impone que entre el Ángulo ANB y de Razón A:B existe una correlación negativa moderada de -0.592.

Entre valoración Wits con la Razón A:B la correlación es de -0.504 lo que indica que hay una relación negativa moderada.

Del mismo modo, entre la PD Ángulo ANB y la Valoración Wits el valor es de 0.501, esto es, que hay una correlación moderada positiva.

Considerando que las pruebas diagnósticas del presente estudio pueden ser útiles en el diagnóstico de la relación intermaxilar.

RECOMENDACIONES

Se considera la necesidad de estudiar la calidad de las Pruebas diagnósticas en mención, dimensionando su sensibilidad y especificidad; valores predictivos positivos y negativos, así como la razón de verosimilitud en la determinación de la relación sagital intermaxilar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Juan B. B, Johanna B. PRINCIPALES ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO ORTODÓNTIC. Revista Científica Odontológica [Internet]. 2006 [cited 18 April 2022];2(1):11-27. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/3242/324227905005.pdf

2. Hlongwa P. Cephalometric analysis: manual tracing of a lateral cephalogram. South African Dental Journal. 2019;74(7).

3. Ahmed M, Shaikh A, Fida M. Diagnostic validity of different cephalometric analyses for assessment of the sagittal skeletal pattern. Dental Press Journal of Orthodontics. 2018;23(5):75-81.

4. Giftson R. 1. Juan B. B, Johanna B. PRINCIPALES ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO ORTODÓNTIC. Revista Científica Odontológica [Internet]. 2006 [cited 18 April 2022];2(1):11-27. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/3242/324227905005.pdf. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research [Internet]. 2017 [cited 18 April 2022];9(2):255-256. Available from: https://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol9Issue02/jpsr09021739.pdf

5. Terreros de Huc MA, Bertolotti MC, Mateu ME, Salgado PA. Razón A:B, Prueba Diagnóstica Alternativa al Ángulo ANB en la Determinación de la Relación Sagital Intermaxilar. Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 2020;35(80):37-49.

6. Castro Arenas M, Hurtado Peralta M, Oyonarte Weldt R. Rendimiento de la evaluación cefalométrica para el diagnóstico sagital intermaxilar: Revisión narrativa. Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral. 2013;6(2):99-104.

7. Elsa Aberer J. Control de Calidad en pruebas cualitativas aplicado a pruebas serológicas. Acta Bioquím Clín Latinoam. 2019;53(4):505-510.

8. Gómez González C, Pérez Castán J. Capítulo 8: Pruebas diagnósticas. Concordancia. SEMERGEN - Medicina de Familia. 2007;33(10):509-519.

9. HENS-PÉREZ, M, GONZÁLEZ TORRES V, VILLEGAS RODRIGUEZ I, MAESTRE MARTÍNEZ M, VEGA PÉREZ J, HENS PÉREZ, A et al. La validez operativa de las pruebas de diagnóstico rápido de la meningitis tuberculosa. Revista Medica de Jaén. 2010;:24-28.

10. Kumar R. Evaluation of diagnostic tests. Clinical Epidemiology and Global Health. 2015;4(2):76-79.

11. FordScott M, Springman R. Complications in Anesthesia (Second Edition). Chapter 36 - Preanesthetic Evaluation: False-Positive Tests. 2007;:141-143.

12. Schober P, Boer C, Schwarte L. Correlation Coefficients. Anesthesia & Analgesia. 2018;126(5):1763-1768.

13. Terreros Caicedo M, Bertolotti M, Mateu M. Diagnóstico cefalométrico de la relación sagital intermaxilar. Pruebas diagnósticas lineales en relación al ángulo ANB. Estudio de resultados parciales. Revista Facultad de Odontología Universidad de Buenos Aires. 2017;32(73):49-56.

14. Jan, A., Bangash, A., & Shinwari, S. (2017). THE CORRELATION BETWEEN WITS AND ANB CEPHALOMETRIC LANDMARKS IN ORTHODONTIC PATEINTS. PAFMJ, 67(Suppl-3), S267-71. Retrieved from https://www.pafmj.org/index.php/PAFMJ/article/view/4573

15. Aldrees AM A. ANB, Wits And Molar Relationship, Do They Correlate In Orthodontic Patients?. Dentistry. 2014;04(06).

16. Cossio L, López J, Rueda Z, Botero-Mariaca P. Morphological configuration of the cranial base among children aged 8 to 12 years. BMC Research Notes. 2016;9(1).

17. Aldrees AM A. ANB, Wits And Molar Relationship, Do They Correlate In Orthodontic Patients?. Dentistry. 2014;04(06).

18. Oyonarte R, Hurtado M, Castro M. Evolution of ANB and SN-GoGn angles during craniofacial growth: A retrospective longitudinal study. APOS Trends in Orthodontics. 2016;6:295-301.

19. Buschang P, Jacob H. Mandibular rotation revisited: What makes it so important?. Seminars in Orthodontics. 2014;20(4):299-315.

20. Subramaniam P, Naidu P. Mandibular dimensional changes and skeletal maturity. Contemporary Clinical Dentistry. 2010;1(4):218-222.

21. Gong A, Li J, Wang Z, Li Y, Hu F, Li Q et al. Cranial base characteristics in anteroposterior malocclusions: A meta-analysis. The Angle Orthodontist. 2015;86(4):668-680.

22. Jacobson A. The “Wits” appraisal of jaw disharmony. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2003;124(5):470-479.

23. Terreros de Huc, MA. ; Bertolotti, MC. ; Mateu, ME. ; et al. (2020). Razón A:B, Prueba Diagnóstica Alternativa al Ángulo ANB en la Determinación de la Relación Sagital Intermaxilar Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Available from: http://odontologia.uba.ar/wp-content/uploads/2021/03/art5_vol35_80.pdf

24. Bhullar M, Thakur A, Mittal S, Aggarwal I, Palkit T, Goyal M. Evaluation and Correlation of Beta Angle with Wits Appraisal and ANB Angle in Various Skeletal Malocclusion Groups—A Cephalometric Study. Dental Journal of Advance Studies. 2021;9(02):96-100.

25. Aparna P, Kumar DN, Prasad M, et al. Comparative assessment of sagittal skeletal discrepancy: a cephalometric study. J Clin Diagn Res 2015;9(4):ZC38–ZC4

26. Zamora N, Cibrian R, Gandia J, Paredes V. Study between anb angle and Wits appraisal in cone beam computed tomography (CBCT). Medicina Oral Patología Oral y Cirugia Bucal. 2013;:e725-e732.

27. Bishara S, Fahl J, Peterson L. Longitudinal changes in the ANB angle and Wits appraisal: Clinical implications. American Journal of Orthodontics. 1983;84(2):133-139.

28. Silwal S, Shrestha R, Pyakurel U, Bhandari S. Cephalometric Comparison of Wits Appraisal and APP-BPP to the ANB Angle. Orthodontic Journal of Nepal. 2020;10(1):40-

Notas de autor

materrerosdehuc@gmail.com