INSTRUCCIÓN ORTOPÉDICA DE POSGRADO - IMÁGENES. PRESENTACIÓN DEL CASO

Presentación del caso

Case presentation

Re, Rodrigo

Rodrigo Re

rodrigo_re@hotmail.com

Sanatorio Allende Argentina

Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología

Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Argentina

ISSN-e: 1852-7434

Periodicidad: Bimestral

vol. 86, núm. 4, 2021

publicaciones@aaot.org.ar

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/276/27633492763349002/

DOI: https://doi.org/10.15417/issn.1852-7434.2021.86.4.1409

© ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, 2021

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Cómo citar este artículo:Instrucción Ortopédica de Posgrado - Imágenes. Presentación del caso. Rev Asoc Argent Ortop Traumatol 2021;86(4):444-445. https://doi.org/10.15417/issn.1852-7434.2021.86.4.1409

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Presentación del caso

Resolución en la página 560.

Varón de 18 años que consulta por gonalgia después de practicar actividad física, sin un antecedente de trauma. En el examen físico, no refiere dolor durante las maniobras dinámicas ni palpatorias. Se solicitan radiografías de rodilla de frente y de perfil, y se completa con una resonancia magnética sin contraste.

HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTUDIOS POR IMÁGENES

En las radiografías, no se identifican lesiones aparentes (Figura 1). En la resonancia magnética, se puede observar un importante edema en el cóndilo femoral externo, con compromiso de los sectores metafisario y epifisario, sin lesión del cartílago de crecimiento, visible preferentemente en las secuencias sensibles a los líquidos y con supresión grasa (STIR) (Figura 2A).

Figura 1
Radiografías de rodilla derecha de frente y de perfil, normales.

Propia

Se puede observar una baja señal en las secuencias T2 y una señal intermedia en las secuencias T1 (Figura 2B y C).

Se le indican al paciente reposo deportivo, tratamiento médico y fisioterapia.

A los 11 meses, vuelve a consultar por persistencia del dolor, pero sin aumento, ahora con extensión al muslo. Durante el examen físico, no tiene dolor a la movilización ni a la palpación, pero sí hipotrofia probablemente por desuso.

Se solicitan nuevas radiografías de frente y de perfil, y una nueva resonancia magnética con contraste.

Figura 2
Resonancia magnética de rodilla sin contraste. A. Cortes coronal, sagital y axial en secuencia STIR. Se observa un importante edema óseo (hiperintenso) en el cóndilo externo tanto en e sector metafisiario como en el epifisario (flecha). B. Corte sagital en secuencia T2. Se visualizan áreas hipointensas rodeando el cartílago de crecimiento. C. Corte coronal en secuencias T1. Se observa el cóndilo externo tenuemente hipointenso.

Propia