Instrucción Ortopédica de Posgrado - Imágenes. Presentación del caso

Presentación del caso

Case Presentation

Trueba, Ricardo

Ricardo Trueba

ricardotrueba@gmail.com

Grupo Médico Rostagno Argentina

Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología

Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Argentina

ISSN-e: 1852-7434

Periodicidad: Bimestral

vol. 86, núm. 1, 2021

publicaciones@aaot.org.ar

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/276/27629192762919003/

DOI: https://doi.org/10.15417/issn.1852-7434.2021.86.1.1296

© Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, 2021

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Cómo citar este artículo:Trueba R. Instrucción Ortopédica de Posgrado - Imágenes. Presentación del caso. Rev Asoc Argent Ortop Traumatol 2021;86(1):3-4. https://doi.org/10.15417/issn.1852-7434.2021.86.1.1296

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Palabras clave: dolor; cadera

Keywords: pain; hip

Presentación del caso

Paciente de 36 años que consulta por dolor de aparición brusca y progresivo en la cadera derecha, sin antecedentes clínicos ni traumáticos, que aumenta con la bipedestación o la marcha.

En la exploración física, manifiesta dolor inguinal y en “C” en la región lateral con discreto incremento en la movilización de esta, apenas limitada.

Se solicita una radiografía de pelvis de frente y se completa con una resonancia magnética sin contraste.

Hallazgos e interpretación de los estudios por imágenes

En la radiografía, se reconoce una osteopenia difusa que afecta la cabeza y el cuello femoral derechos (Figura 1).

Figura 1
Radiografía de pelvis de frente. Se reconoce una osteopenia difusa que afecta la cabeza y el cuello del fémur derecho.

Propia

En la resonancia magnética, se puede observar que la cabeza y el cuello del fémur derecho muestran alta señal en secuencias T2 y baja señal en secuencias T1 tanto en los cortes axiales (Figura 2) como en los coronales (Figura 3). Además, se puede detectar el derrame articular en secuencias T2. La señal de la cadera izquierda es normal.

Figura 2
Resonancia magnética en secuencias T2 y T1, cortes axiales. La cabeza y el cuello del fémur derecho muestran alta señal en secuencias T2 y baja señal en secuencias T1, imagen sugestiva de edema óseo. Además, hay derrame coxofemoral derecho con espacio articular respetado.

Propia

Figura 3
Resonancia magnética en secuencias T2 y T1, cortes coronales. La cabeza y el cuello del fémur muestran alta señal en secuencias T1, imagen sugestiva de edema óseo. Además, hay derrame articular coxofemoral derecho con espacio articular respetado.

Propia