Archivo de obras

Biblioteca Popular Constancio C. Vigil

Constancio C. Vigil Popular Library

Liberatore, Fernando; Aguirre, Alberto; Caggiano, Hugo; Abbate, Ángel; Borsani, Carlos; Quiroga, Horacio

Fernando Liberatore

Alberto Aguirre

Hugo Caggiano

Ángel Abbate

Carlos Borsani

Horacio Quiroga

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 9, núm. 17, 2022

aypcontinuidad@fapyd.unr.edu.ar

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/219/21935632193563009/

DOI: https://doi.org/10.35305/23626097v9i17.394

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

CÓMO CITAR:Liberatore, F.; Aguirre, A.; Caggiano, H.; Abbate, Á.; Borsani, C. y Quiroga, H. (2022). Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. A&P Continuidad, 9(17). doi: https://doi.org/10.35305/23626097v9i17.394

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Ficha técnica:

Año de proyecto: 1958 (etapa 1); 1965 (etapa 2); 1969 (etapa 3).

Finalización: 1963 (etapa 1); viernes 25 de febrero de 1977 (intervención Biblioteca Vigil).

Ubicación: Alem y Gaboto. Rosario, Santa Fe, Argentina.

Proyecto: etapa 1 - Arqs. Fernando Liberatore y Alberto Aguirre | etapa 2 - Arqs. Hugo Caggiano y Ángel Abbate | etapa 3 - Arqs. Carlos Borsani y Horacio Quiroga.

Comitente: Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.

Equipo de trabajo

Arq. Lara Pendino (coordinación)

Arq. María Florencia Ciceri (edición gráfica)

María Eugenia Uliassi (dibujos)

Gianluca Bella (dibujos)

Arq. Walter Gustavo Salcedo (fotografías)

Arq. Emilio Rodríguez Tarantino (fotografías aéreas)

Agradecimientos:

Arq. Susana Paganini (Directora del proyecto de extensión “Recuperación colectiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil”).

Roberto Frutos (Presidente de Comisión Directiva Biblioteca Vigil), Dra. Natalia García y Nadina Mottura (Espacio de Memoria y Archivo Histórico Biblioteca Vigil).

Ubicación de la obra en la planta urbana actual.

Vista axonométrica de la obra y su entorno urbano actual.

Imagen actual esquina Alem y Gaboto.

Fachada sobre calle Gaboto.

Planta baja general, estado actual del edificio.

Fachada sobre calle Alem.

Vista hacia la ciudad.

Vista hacia la ciudad.

Planta segundo piso estado actual del edificio.

Corte longitudinal atravesando la sala Saulo Benavente.

Despiece axonométrico de las etapas constructivas del edificio.

Desarrollo del espacio de la escalera de la biblioteca.

Planta baja, 1er y 2do piso edificio biblioteca 1958-1963.

Corte y fachada edificio biblioteca 1958-1963.

Sala de lectura y tramo rampa primer piso biblioteca.

Izquierda: Estructura de la primera etapa de la Biblioteca. Fuente: Archivo Histórico Biblioteca Vigil (AHBV), Subfondo Liberatore y Aguirre. | Derecha: Vista de frente de la fachada-mural de la biblioteca realizada por Rubén Naranjo y Osvaldo Boglione (1963). Fuente: AHBV, Serie Registro Actividades Institucionales. Álbum 1, Fotografía 19.

Imagen rampa acceso escuela secundaria.

Dibujo original propuesta Caggiano-Abbate (1965). Fuente: AHBV, Subfondo Caggiano-Abbate.

Dibujo original propuesta Caggiano-Abbate (1965). Fuente: AHBV, Subfondo Caggiano-Abbate.

Dibujo original propuesta Caggiano-Abbate (1965). Fuente: AHBV, Subfondo Caggiano-Abbate.

Vista hacia la ciudad.

Avance de obra a inicios de la década de 1970. Fuente: AHBV, Subfondo Caggiano-Abbate.

La estructura del edificio levanta por sobre la altura de las casas del barrio. Fuente: AHBV, Subfondo Caggiano-Abbate.

Arriba: Interior de la sala Saulo Benavente| Abajo: interior hall unidad administrativa.

Planta original del proyecto integral para la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil propuesto por Borsani y Quiroga (1969). El espacio original de la biblioteca se transforma en calle interior. Fuente: AHBV, Subfondo Quiroga

Corte transversal original del proyecto de los arqs. Borsani y Quiroga (1969) indicando espacios que componen el edificio. Fuente: AHBV, Subfondo Quiroga.

Dibujo original del proyecto presentado por los arqs. Borsani y Quiroga (1969). Perspectiva calle interior. Fuente: AHBV, Subfondo Quiroga.

Dibujos originales del proyecto presentado por los arqs. Borsani y Quiroga (1969). Perspectiva desde pasaje Perkins (arriba), perspectiva desde esquina calle Gaboto hacia calle 1° de mayo (medio), perspectiva desde esquina 1° de mayo y Gaboto mirando hacia Alem (abajo). Fuente: AHBV, Subfondo Quiroga.

Dibujo original del proyecto presentado por los arqs. Borsani y Quiroga (1969). Corte calle interior. Fuente: AHBV, Subfondo Quiroga.

Imágenes aéreas del edificio.

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/394 (html)